<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">Das Problem der vertikalen Zwischenräume wird mit
\begin{lstlisting}
&amp;&amp;\\*[-0.9em]
\end{lstlisting}
am Anfang jeder Zeile gelöst. Vor der letzten horizontalen Linie ist
dies allerdings nicht möglich, hier wird eine komplette Leerzeile
mit
\begin{lstlisting}
&amp;&amp;\\*
\end{lstlisting}
eingefügt.

Bei den Auswahllisten wird der Parameter "`popdown=true"' gesetzt. Alle
Elemente (mit Ausnahme der Checkboxen und der von/bis-Textfelder)
erhalten den Parameter "`width=20em"'.
\lstinputlisting{../examples/ex0003.tex}
Verbleibende Kritikpunkte:
\begin{itemize}
\item	Die Beschriftungen befinden sich auf anderer Höhe als
	die vom Nutzer eingegebenen Texte.
\end{itemize}
</pre></body></html>